8 Radiale Basisfunktionen

8 Radiale Basisfunktionen

Idee: nicht mehr Basis-Funktionen mit unendlichem support verwenden, sondern radiale Basisfunktionen: ϕ_i(⃗c) ist maximal um einen “Schwerpunkt” ⃗w_i und nimmt mit Abstand zu ⃗w_i monoton ab

wir können damit beide Möglichkeiten zur Klassifikation angehen: 1. approximiere p(⃗c | ω_κ) → Risikominimierung 2. approximiere p(ω_κ | ⃗c) → Quadratmittelansatz

zu 1. hatten wir schon als – Parzenschätzung – Mischverteilungen wobei die ϕ_i(⃗c) “Fensterfunktion bzw. Normalverteilung waren

8 Radiale Basisfunktionen

zu 2. wiederum Schätzen der Zielfunktion ⃗y mittels einer Linearkombination der radialen Basisfunktionen: ϕ_i(⃗c) = e^{ηi|⃗c− ⃗wi|2} – also N + 1 Parameter je ϕ_i – η_i entspricht^1_{2σ2} (bei Normalverteilung als Fensterfunktion) – keine normalisierende Konstante erforderlich, wird in der Linearkombination erfasst

⃗d(⃗c) =^L ∑ i=1 ⃗a^T_i · ϕ_i(⃗c) = A^T · ⃗c(⃗c)

Lösungen 1. – ⃗w_i und η_i aus Vektorquantisierung

– A wie für Polynomklassifikator 2. – nur ⃗w_i aus Vektorquantisierung

– A und η_i als freie Parameter der Optimierung von S^2 → Gradientenabstieg